六宝金典,球盟会,乐牛手游官网

通知公告
当前位置: 首页 >> 正文
广东省外语艺术职业乐牛手游官网五山六宝金典,球盟会,乐牛手游官网区艺术设计乐牛手游官网所在楼宇消防供水系统改造采购项目成交公告
2023-10-10 11:16  

广东省外语艺术职业乐牛手游官网五山六宝金典,球盟会,乐牛手游官网区艺术设计乐牛手游官网所在楼宇消防供水系统改造采购项目采用六宝金典,球盟会,乐牛手游官网内自主询价方式进行询价,现就本次采购的成交结果公告如下:

一、项目名称:广东省外语艺术职业乐牛手游官网五山六宝金典,球盟会,乐牛手游官网区艺术设计乐牛手游官网所在楼宇消防供水系统改造采购项目

二、采购项目预算金额(元):93000元

三、采购方式:学六宝金典,球盟会,乐牛手游官网内自主询价

四、投标单位报名情况及报价

序号

参加询价供应商名称

报价(元)

  1

广州粤安消防工程有限公司

91647.2

  2

广东新汇建设有限公司

92780.8

  3

广东穗安建设科技有限公司

92884.35

五、成交供应商:广州粤安消防工程有限公司

六、成交价格(元:)91647.2

七、各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告发布之日起3天内(10月10日至10月12日)以书面形式向保卫部提出质疑,逾期将不予受理。

联系人:黄老师  联系电话:38458261

广东省外语艺术职业乐牛手游官网保卫部

2023年10月10日

上一条:广东省外语艺术职业乐牛手游官网龙洞六宝金典,球盟会,乐牛手游官网区采购勤学楼加装消防栓系统项目成交公告
下一条:2023年军训视频拍摄服务询价项目成交公告
关闭窗口
六宝金典-百度买球