六宝金典,球盟会,乐牛手游官网

消防安全
当前位置: 首页 >> 保卫部 >> 消防安全 >> 正文
2013年2月五山六宝金典,球盟会,乐牛手游官网区学生宿舍南座某房间因为台灯充电引发着火
2015-01-13 09:49  

2013年2月25日,我院五山六宝金典,球盟会,乐牛手游官网区学生宿舍南座某房间,因一女生为可充电式台灯充电后离开,因过热短路导致着火,引燃床上用品和壁橱内书籍,幸未造成人员伤亡,但造成直接经济损失四千余元。

上一条:女孩用电吹风引发火灾致4人遇难 或判刑4-6年
下一条:2008年上海商乐牛手游官网火灾案例
关闭窗口
六宝金典-百度买球